Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha14) - en to unknown language translation catalogue (35 entries)

en: Home
target: முகப்பு

en: Title
target: தலைப்பு

en: Save configuration
target: அமைவடிவத்தை சேமிக்குக

en: Delete
target: நீக்குக

en: Submit
target: சமர்ப்பிக்குக

en: content
target: உள்ளடக்கம்

en: Confirm
target: உறுதிப்படுத்துக

en: Cancel
target: (இ)ரத்து செய்க

en: Description
target: விவரிப்பு

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Search
target: தேடல்

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Name
target: பெயர்

en: Go to previous page
target: முந்தைய பக்கத்திற்கு செல்

en: Go to next page
target: அடுத்த பக்கத்திற்கு செல்

en: Import
target: இறக்குமதி

en: Export
target: ஏற்றுமதி

en: Preview
target: முன்னோக்கு

en: Help
target: உதவி

en: Update
target: இற்றைப்படுத்துக

en: View
target: நோக்குக

en: Upload
target: பதிவேற்றுக

en: Configure
target: தகவமைக்குக

en: file
target: கோப்பு

en: Page
target: பக்கம்

en: Custom
target: தனிப்பயன்

en: Roles
target: பாத்திரங்கள்

en: Filter
target: வடிகட்டி

en: Promoted to front page
target: முகப்பு பக்கத்திற்கு ஏற்றப்பட்டது

en: Anonymous
target: பெயரிலி

en: Go to first page
target: தொடக்கப் பக்கத்திற்கு செல்க

en: Go to last page
target: இறுதிப் பக்கத்திற்கு செல்க
