Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha17) - en to unknown language translation catalogue (24 entries)

en: Home
target: خانه

en: Title
target: عنوان

en: Delete
target: حذف

en: Content
target: محتوا

en: Edit
target: تدوین

en: Settings
target: تنظیمات

en: Name
target: نام

en: Label
target: برچسب

en: View
target: مشاهده

en: ID
target: هویت

en: Created
target: ایجاد گردید

en: Add content
target: افزودن محتوا

en: Authored by
target: نوشته شده توسط

en: Maximum length
target: حداکثر طول

en: Size of textfield
target: اندازه میدان متن

en: Changed
target: تغییر یافته

en: Machine name
target: نام دستگاه

en: About
target: درباره

en: Placeholder
target: جایگذار

en: The maximum length of the field in characters.
target: حداکثر طول میدان به کاراکتر.

en: All content
target: تمامی محتوا

en: Wide
target: پهن

en: Max 650x650
target: حد اکثر 650x650

en: Narrow
target: باریک
