Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha17) - en to unknown language translation catalogue (38 entries)

en: Home
target: Início

en: Title
target: Título

en: Delete
target: Apagar

en: Content
target: Conteúdo

en: Edit
target: Editar

en: Settings
target: Configurações

en: Name
target: Nome

en: Label
target: Rótulo

en: View
target: Ver

en: Created
target: Criado

en: Add content
target: Adicionar conteúdo

en: Authored by
target: Escrito por

en: Maximum length
target: Comprimento máximo

en: Size of textfield
target: Tamanho do campo de texto

en: Are you sure you want to delete %name?
target: Você tem certeza que deseja excluir %name?

en: Changed
target: Alterado

en: Add Group
target: Adicionar Grupo

en: Machine name
target: Nome de máquina

en: About
target: Sobre

en: Placeholder
target: Espaço reservado

en: The maximum length of the field in characters.
target: O tamanho máximo do campo em caracteres.

en: Publishing status
target: Status de publicação

en: All content
target: Todo o conteúdo

en: Create @type
target: Criar @type

en: Wide
target: Largo

en: Basic Page
target: Página Básica

en: Text value
target: Valor de texto

en: Text that will be shown inside the field until a value is entered. This hint is usually a sample value or a brief description of the expected format.
target: Texto que será mostrado dentro do campo até que um valor seja inserido. Esta dica é geralmente um valor de exemplo ou uma breve descrição do formato esperado.

en: %name: may not be longer than @max characters.
target: %name: não pode ser maior que @max caracteres.

en: The time that the entity was created.
target: A hora em que a entidade foi criada.

en: The time that the entity was last edited.
target: A hora em que a entidade foi editada pela última vez.

en: content @type: deleted @label.
target: conteúdo @type: @label apagado.

en: Textfield size: @size
target: Tamanho do campo de texto: @size

en: Max 1300x1300
target: Máx 1300x1300

en: Max 2600x2600
target: Máx 2600x2600

en: Max 325x325
target: Máx 325x325

en: Max 650x650
target: Máx 650x650

en: Narrow
target: Estreito
