Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha18) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Title
target: தலைப்பு

en: Delete
target: நீக்குக

en: Yes
target: ஆம்

en: No
target: இல்லை

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Name
target: பெயர்

en: View
target: நோக்குக
