Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha21) - en to mr translation catalogue (43 entries)

en: Home
mr: मुख्य पान

en: Title
mr: शीर्षक

en: Body
mr: मुख्य

en: Pages
mr: पाने

en: Status
mr: वर्तमानस्थिती

en: Delete
mr: मिटवा

en: Content
mr: साहित्य

en: Group
mr: समुह

en: Type
mr: प्रकार

en: Author
mr: लेखक

en: Closed
mr: बंद

en: Description
mr: अधिक माहिती

en: Yes
mr: हो

en: No
mr: नाही.

en: Home page
mr: मुख्य पान

en: Download
mr: डाउनलोड

en: view
mr: दाखवा

en: Edit
mr: संपादन

en: Reset
mr: पुर्ववत

en: Test
mr: चाचणी

en: Settings
mr: संरचना

en: Name
mr: नाव

en: Label
mr: खूणचिठ्ठी

en: View
mr: बघा

en: Notes
mr: टिप्पणी

en: Updated
mr: सुधारित

en: ID
mr: आय डी

en: Picture
mr: चित्र

en: User
mr: सदस्य

en: Created
mr: प्रकाशन

en: All
mr: सर्व

en: Add content
mr: लिखाण समाविष्ट करा

en: Page
mr: पान

en: Roles
mr: वर्तनमर्यादा

en: Published
mr: प्रकाशित

en: Authored by
mr: लेखक

en: Maximum length
mr: कमाल लांबी

en: Anonymous
mr: अज्ञात

en: Sort by
mr: क्रमवारी नुसार लावा

en: Your message has been sent.
mr: तुमचा संदेश पाठवला गेला

en: Results
mr: निकाल

en: Not published
mr: अप्रकाशित

en: Admin
mr: व्यवस्थापक
