Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha6) - en to my translation catalogue (20 entries)

en: Delete
my: ပယ်ဖျက်

en: Description
my: ဖော်ပြချက်

en: Disabled
my: ပိတ်ထားသည်

en: Administration
my: စီမံခန့်ခွဲခြင်း

en: Edit
my: ပြင်ရန်

en: Reset
my: မူလပုံစံအတိုင်းပြန်ထားရန်

en: Types
my: အမျိုးအစားများ

en: Settings
my: အစီအမံများ

en: Name
my: အမည်

en: Update
my: ပြုပြင်မွမ်းမံ

en: Menu
my: မီနူး

en: Picture
my: ရုပ်ပုံ

en: Roles
my: အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ

en: Tools
my: ကိရိယာများ

en: Logout
my: ထွက်ခွာရန်

en: Permissions
my: ခွင့်ပြုချက်များ

en: Index
my: အညွှန်း

en: Unavailable
my: မရရှိနိုင်ပါ

en: About
my: အကြောင်း

en: Install new module
my: မော်ဂျူးအသစ်အား တပ်ဆင်မယ်.
