Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha6) - en to ne translation catalogue (27 entries)

en: Delete
ne: हटाउनुस

en: Development
ne: विकास

en: Description
ne: विवरण

en: Disabled
ne: निष्क्रिय बनाइएको

en: Enabled
ne: सक्षम बनाइएको

en: Administration
ne: प्रशासनिक

en: Edit
ne: सम्पादन गर्नुहोस्

en: Reset
ne: रिसेट गर्नुहोस्

en: Types
ne: प्रकार

en: Settings
ne: सेटिङहरू

en: Name
ne: नाम

en: Update
ne: अपडेट

en: Menu
ne: मेनु

en: Picture
ne: तस्विर

en: All
ne: सबै

en: Drupal
ne: ड्रूपल

en: Roles
ne: भूमिका

en: Sort by
ne: क्रमबद्ध

en: Add menu
ne: मेनु थप्नुहोस्

en: Permissions
ne: अनुमति

en: Installed
ne: स्थापित गरिएको

en: Index
ne: सूची

en: About
ne: बारेमा

en: Version: @module-version
ne: संस्करण: @module-version

en: Requires: @module-list
ne: आवश्यक छ: @module-list

en: Required by: @module-list
ne: @module-list द्वारा आवश्यक

en: Machine name: <span dir="ltr" class="table-filter-text-source">@machine-name</span>
ne: मेसिन नाम: <span dir="ltr" class="table-filter-text-source">@machine-name</span>
