Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha7) - en to hu translation catalogue (5 entries)

en: On
hu: Be

en: Off
hu: Ki

en: Promoted to front page
hu: Címlapra helyezve

en: Inventory
hu: Készlet

en: Facility
hu: Naplózó rendszer
