Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha7) - en to pl translation catalogue (5 entries)

en: On
pl: Włączony

en: Off
pl: Wyłączony

en: Promoted to front page
pl: Promowany na stronie głównej

en: Prepopulate
pl: Wypełnij wstępnie

en: Facility
pl: Obiekt
