Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha7) - en to ru translation catalogue (4 entries)

en: On
ru: Вкл

en: Off
ru: Выкл

en: Promoted to front page
ru: Помещено на главную страницу

en: Facility
ru: Способ
