Niobi Research Center (8.x-2.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Home
target: Startsyte

en: Title
target: Titel

en: Body
target: Fliesstext

en: Updated
target: Aktualisiert

en: Error
target: Fähler

en: Warning
target: Warnig

en: Size of textfield
target: Grössi vom Textfäld

en: Info
target: Information
