No Request New Password (8.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: user
target: usuário

en: Manage password preferences
target: Gerenciar preferências de senha

en: Login attempt failed for %user.
target: Tentativa de login falhou para %user.

en: Disable link to request a new password
target: Desabilitar link para Requisitar nova senha

en: Login attempt failed from %ip.
target: Falha na tentativa de login do %ip.

en: Unrecognized username or password.
target: Nome de usuário ou senha não reconhecidos.
