No Request New Password (8.x-1.4) - en to pl translation catalogue (3 entries)

en: user
pl: użytkownik

en: Login attempt failed for %user.
pl: Próba zalogowania się użytkownika %user nie powiodła się.

en: Login attempt failed from %ip.
pl: Próba zalogowania się użytkownika z adresu %ip nie powiodła się.
