No Request New Password (8.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: user
target: utilizador

en: Login attempt failed for %user.
target: O início da sessão falhou para %user.

en: Login attempt failed from %ip.
target: Falha na tentativa de login de %ip.

en: Unrecognized username or password.
target: Nome de utilizador ou senha não reconhecidas.
