One Time Password (2.0.0) - en to vi translation catalogue (5 entries)

en: Submit
vi: Gửi đi

en: The configuration options have been saved.
vi: Các tùy chọn cấu hình đã được lưu lại.

en: Settings
vi: Thiết lập

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
vi: Bạn đã cố gắng sử dụng một liên kết đăng nhập 1 lần đã hết hạn. Hãy yêu cầu một lần khác bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
vi: Liên kết đăng nhập 1 lần bạn vừa mở đã được sử dụng và không còn hợp lệ. Vui lòng yêu cầu gửi lại liên kết, bằng cách nhập form bên dưới.
