One Time Login Link (1.0.0) - en to de translation catalogue (7 entries)

en: Authentication
de: Authentifizierung

en: One-Time Login
de: Einmalige Anmeldung

en: Access one-time login functionality
de: Zugriff auf die Einmal-Anmeldefunktion

en: Allow users to view and generate one-time login URLs for other users.
de: Benutzern das Anzeigen und Generieren von einmaligen Anmelde-URLs für andere Benutzer ermöglichen.

en: One-Time Login URL
de: URL zur einmaligen Anmeldung

en: One-time login link for the user <strong>@username</strong>
de: Einmaliger Login-Link für den Benutzer<strong>@username</strong>

en: This one-time login link is valid for 24 hours from the time of generation. It should only be used by @username to securely access their account. Copy and paste this link in an Incognito Window.<br><br>For security reasons, please do not share this link with others.
de: Dieser einmalige Anmeldelink ist ab dem Zeitpunkt seiner Erstellung 24 Stunden lang gültig. Er sollte nur von @username verwendet werden, um sicher auf das Konto zuzugreifen. Kopieren Sie diesen Link und fügen Sie ihn in ein Inkognito-Fenster ein. <br><br>Aus Sicherheitsgründen geben Sie diesen Link bitte nicht an andere weiter.
