Open clinic (8.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: Delete
target: حذف

en: Submit
target: ثبت

en: Description
target: توضیحات

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Reset
target: بازنشانی

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: Main
target: اصلی

en: Vocabularies
target: واژگان‌ها

en: Node types
target: انواع گره

en: Configuration
target: پیکربندی

en: Maximum length
target: حداکثر طول

en: Install
target: نصب

en: Size of textfield
target: اندازه فیلد متن

en: Precision
target: دقت

en: The total number of digits to store in the database, including those to the right of the decimal.
target: مجموع تعداد ارقامی که در پایگاه داده ذخیره شود، شامل ارقامی که در سمت راست اعشار قرار می‌گیرد.

en: The number of digits to the right of the decimal.
target: تعداد ارقام سمت راست اعشار.

en: Decimal marker
target: علامت اعشار

en: Space
target: فاصله

en: About
target: درباره

en: Relations
target: رابطه‌ها

en: Decimal point
target: ممیز دهدهی

en: Comma
target: کاما

en: Initializing.
target: پیاده سازی.

en: An error has occurred.
target: خطایی رخ داده است.

en: Placeholder
target: جایگذار

en: The maximum length of the field in characters.
target: حداکثر طول فیلد به کاراکتر.

en: Completed @current of @total.
target: @current از @total تکمیل شده است.

en: Thousand marker
target: علامت هزارگان

en: Display with prefix and suffix.
target: نمایش همراه با پیشوند و پسوند.

en: Text that will be shown inside the field until a value is entered. This hint is usually a sample value or a brief description of the expected format.
target: متنی که در داخل فیلد نمایش داده می شود تا زمانی که مقداری وارد شود. این راهنمایی معمولاً یک مقدار نمونه یا توضیح مختصری از قالب مورد انتظار است.

en: Textfield size: @size
target: اندازه فیلد متن: @size
