OpenID ClaveUnica (3.0.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: User ID cannot be identified.
target: O ID do utilizador não pode ser identificado.

en: Log in
target: Entrar

en: Complete
target: Concluída

en: Registration successful. You are now logged in.
target: Registo bem sucedido. Neste momento está com a sessão aberta.

en: User authentication
target: Autenticação de utilizador
