OpenID ClaveUnica (3.0.0-alpha2) - en to it translation catalogue (4 entries)

en: User ID cannot be identified.
it: L'ID dell'utente non può essere identificato.

en: Log in
it: Accedi

en: Complete
it: Completo

en: Registration successful. You are now logged in.
it: Registrazione avvenuta con successo. Risulti ora autenticato.
