OpenID Connect / OAuth client (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (38 entries)

en: Status
target: 狀態

en: Login
target: 登入

en: None
target: 無

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Picture
target: 圖片

en: Email
target: 電子郵件

en: Locale
target: 語言

en: Time zone
target: 時區

en: Advanced
target: 進階

en: Address
target: 地址

en: Security
target: 安全性

en: Profile
target: 個人資訊

en: Phone number
target: 電話號碼

en: Logout
target: 登出

en: Full name
target: 全名

en: Gender
target: 性別

en: Birthday
target: 生日

en: Hidden
target: 隱藏

en: Replace
target: 取代

en: Generic
target: 通用

en: Website
target: 網站

en: The username %name has not been activated or is blocked.
target: 使用者 %name 尚未啟用，或是已被封鎖。

en: Above
target: 上方

en: About
target: 關於

en: Below
target: 下方

en: Uses
target: 使用

en: Unknown error.
target: 未知錯誤

en: Not connected
target: 尚未連結

en: Provider: @title
target: 服務提供者：@title

en: Connected as %sub
target: 已連結，編號 %sub

en: Account successfully connected with @provider.
target: 本帳號已成功連結 @provider

en: You can connect your account with these external providers.
target: 您可以使用這些外部服務登入網站。

en: Connected Accounts
target: 第三方登入

en: Log in with @client_title
target: @client_title 登入

en: Disconnect from @client_title
target: 取消連結 @client_title

en: Connect with @client_title
target: 連結 @client_title

en: %name is connected to an external authentication system.
target: %name 是採用第三方服務登入，無需重設密碼，請使用第三方服務登入帳號，即可使用。
