openweathermap.org (1.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Update interval in minutes
target: فاصله زمانی به روز رسانی در چند دقیقه

en: Weather
target: آب و هوا

en: Country
target: کشور

en: Settings
target: تنظیمات

en: standard
target: استاندارد

en: City
target: شهر

en: Country code
target: کد کشور

en: About
target: درباره

en: Units of measurement
target: واحدهای اندازه‌گیری
