openweathermap.org (1.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Update interval in minutes
target: Intervalo de atualização em minutos

en: Weather
target: Condições meteorológicas

en: Country
target: País

en: metric
target: métrico

en: Settings
target: Configurações

en: standard
target: padrão

en: Temperature
target: Temperatura

en: Pressure
target: Pressão

en: City
target: Cidade

en: API key
target: Chave da API

en: Country code
target: Código do país

en: About
target: Sobre

en: Units of measurement
target: Unidades de medida
