openweathermap.org (1.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Update interval in minutes
target: 更新間隔時間 (以分鐘計算)

en: Weather
target: 天氣

en: Country
target: 國家

en: Settings
target: 設定

en: standard
target: 標準

en: Temperature
target: 溫度

en: Wind speed
target: 風速

en: Pressure
target: 氣壓

en: City
target: 城市

en: API key
target: API 金鑰

en: Country code
target: 國家代碼

en: About
target: 關於

en: Units of measurement
target: 測量單位
