Opigno Moxtra (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Title
target: தலைப்பு

en: Status
target: நிலை

en: Delete
target: நீக்குக

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Date
target: திகதி

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Name
target: பெயர்

en: edit
target: தொகுக்க

en: View
target: நோக்குக

en: User
target: பயனாளர்

en: Active
target: இயங்கும்
