Opigno TinCan API (8.x-1.0-rc1) - en to pl translation catalogue (6 entries)

en: Settings
pl: Ustawienia

en: Not Installed
pl: Nie zainstalowano

en: Installed
pl: Zainstalowane

en: About
pl: O stronie

en: Not set
pl: Nie ustawiono

en: Configured
pl: Skonfigurowane
