Opigno tour (8.x-1.2) - en to uk translation catalogue (6 entries)

en: Display mode
uk: Режим відображення

en: Filter
uk: Фільтр

en: Timeline
uk: Графік часу

en: User menu
uk: Меню користувача

en: Customize dashboard
uk: Персоналізувати панель

en: Certificate
uk: Сертифікат
