OptimizeDB (8.x-1.0-rc2) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Development
target: توسعه

en: Disabled
target: غیرفعال

en: None
target: هیچ

en: @count days
target: @count روز

en: No content available.
target: هیچ محتوایی در دسترس نیست.
