OptimizeDB (8.x-1.0-rc3) - en to vi translation catalogue (5 entries)

en: Development
vi: Phát triển

en: Disabled
vi: Tắt

en: None
vi: Không có

en: @count days
vi: @count ngày

en: No content available.
vi: Không có nội dung nào.
