Oracle Driver (8.x-1.0-rc1) - en to id translation catalogue (1 entry)

en: Database %database not found. The server reports the following message when attempting to create the database: %error.
id: Database %database tidak ditemukan Server melaporkan pesan berikut saat mencoba membuat database: %error.
