Oracle Driver (8.x-1.0-rc1) - en to ko translation catalogue (1 entry)

en: Database %database not found. The server reports the following message when attempting to create the database: %error.
ko: %database 데이터베이스를 찾을 수 없습니다. 서버가 데이터베이스를 생성하려고 시도하다가 다음 메시지를 보내 왔습니다:  %error.
