Oracle Driver (8.x-1.0-rc1) - en to hi translation catalogue (1 entry)

en: Database %database not found. The server reports the following message when attempting to create the database: %error.
hi: डेटाबेस %database नहीं मिल सका। सर्वर डेटाबेस बनाने का प्रयास करते समय निम्न संदेश दिखा रहा है: %error
