Oracle Driver (8.x-1.0-rc1) - en to ro translation catalogue (1 entry)

en: Database %database not found. The server reports the following message when attempting to create the database: %error.
ro: Baza de date %database nu a fost găsită. Serverul raportează următorul mesaj: %error când încearcă să creeze baza de date.
