Page Refresh Webhook (1.0.0-rc1) - en to de translation catalogue (3 entries)

en: - None -
de: - Nicht festgelegt/ausgewählt -

en: Custom
de: Benutzerdefiniert

en: API Key
de: API-Schlüssel
