Pagerer (3.1.0) - en to unknown language translation catalogue (43 entries)

en: User interface
target: 使用者介面

en: Previous
target: 前項

en: Next
target: 下一頁

en: Pages
target: 頁面

en: Item
target: 項目

en: List
target: 清單

en: Cancel
target: 取消

en: Quantity
target: 數量

en: Edit
target: 編輯

en: Links
target: 連結

en: Reset
target: 重設

en: - None -
target: - 無 -

en: Go to previous page
target: 到上一頁

en: Go to next page
target: 到下一頁

en: Preview
target: 預覽

en: Display
target: 顯示

en: Display mode
target: 顯示模式

en: Configure
target: 設置

en: Create
target: 建立

en: Separator
target: 分隔符號

en: Page
target: 頁面

en: Items
target: 項目

en: General
target: 一般

en: Basic
target: 基本

en: Last
target: 最尾的

en: center
target: 置中

en: left
target: 左

en: right
target: 右

en: First
target: 第一個

en: Style
target: 樣式

en: Standard
target: 標準

en: ‹ Previous
target: ‹ 上一頁

en: Next ›
target: 下一頁 ›

en: Next page
target: 下一頁

en: Go to first page
target: 移至第一頁

en: Go to last page
target: 移至最後一頁

en: Go to page @number
target: 到第 @number 頁

en: Text strings
target: 文字字串

en: Main options
target: 主要選項

en: First item
target: 第一個項目

en: « First
target: « 最前

en: Last »
target: 最後 »

en: Current page
target: 目前頁面
