Pagerer (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (30 entries)

en: User interface
target: Brukergrensesnitt

en: Previous
target: Tilbake

en: Next
target: Neste

en: Pages
target: Sider

en: Cancel
target: Avbryt

en: Quantity
target: Antall

en: Edit
target: Rediger

en: Links
target: Lenker

en: Reset
target: Nullstill

en: - None -
target: - Ingen -

en: Preview
target: Forhåndsvisning

en: Display
target: Skjermbilde

en: n/a
target: &mdash;

en: Configure
target: Konfigurer

en: Create
target: Opprett

en: Separator
target: Skilletegn

en: Page title
target: Sidetittel

en: Items
target: Nyheter

en: Width
target: Bredde

en: General
target: Generelt

en: Basic
target: Grunnleggende

en: Last
target: Siste

en: First
target: Første

en: Style
target: Stil

en: label
target: etikett

en: Main options
target: Hovedalternativer

en: Mini
target: Liten

en: Pagination
target: Sider

en: Current page
target: Nåværende side

en: Current page title
target: Gjeldende sidetittel
