Pagerer (8.x-1.0-beta1) - en to hr translation catalogue (23 entries)

en: User interface
hr: Korisničko sučelje

en: Previous
hr: Prethodna

en: Next
hr: Sljedeći

en: Pages
hr: Stranice

en: Cancel
hr: Otkaži

en: Quantity
hr: Količina

en: Edit
hr: Uredi

en: Links
hr: Poveznice

en: Reset
hr: Poništi

en: - None -
hr: - Niti jedan -

en: Preview
hr: Pregled

en: Display
hr: Prikaz

en: n/a
hr: nije dostupno

en: Configure
hr: Prilagodi

en: Create
hr: Stvori

en: Separator
hr: Razdjelnica

en: Page title
hr: Naziv stranice

en: Items
hr: Stavke

en: Width
hr: Širina

en: General
hr: Općenito

en: Basic
hr: Osnovno

en: Style
hr: Stil

en: Standard
hr: Standardno
