Pagerer (8.x-1.0-beta1) - en to nn translation catalogue (13 entries)

en: User interface
nn: Brukargrensesnitt

en: Previous
nn: Forrige

en: Next
nn: Neste

en: Pages
nn: Sider

en: Cancel
nn: Avbryt

en: Quantity
nn: Mengd

en: Edit
nn: Rediger

en: Reset
nn: Sett til standard

en: - None -
nn: - Ingen -

en: Preview
nn: Førehandsvis

en: Configure
nn: Konfigurer

en: Create
nn: Lag

en: Items
nn: Element
