Pagerer (8.x-1.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (43 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: Previous
target: قبلی

en: Next
target: بعدی

en: Pages
target: صفحه‌ها

en: Item
target: آیتم

en: Cancel
target: لغو

en: Quantity
target: تعداد

en: Edit
target: ویرایش

en: Links
target: پیوندها

en: Reset
target: بازنشانی

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: Go to previous page
target: برو به صفحه قبلی

en: Go to next page
target: برو به صفحه بعدی

en: Preview
target: پیش‌نمایش

en: Default:
target: پیش‌فرض:

en: Display
target: نمایش

en: Display mode
target: نحوه نمایش

en: n/a
target: هیچ

en: Configure
target: پیکربندی

en: Create
target: ایجاد

en: Separator
target: جداکننده

en: Page title
target: عنوان صفحه

en: Page
target: صفحه

en: Items
target: آیتم‌ها

en: Width
target: عرض

en: General
target: عمومی

en: Basic
target: پایه

en: Last
target: آخرین

en: left
target: چپ

en: right
target: راست

en: First
target: اولین

en: Style
target: سبک

en: Standard
target: استاندارد

en: ‹ Previous
target: < قبلی

en: Next ›
target: بعدی >

en: Next page
target: صفحه بعد

en: Go to first page
target: برو به صفحه اول

en: Go to last page
target: برو به صفحه آخر

en: Go to page @number
target: برو به صفحه @number

en: Text strings
target: رشته های متنی

en: Mini
target: کوچک

en: First item
target: اولین آیتم

en: Current page
target: صفحه جاری
