Password Change Rules (8.x-1.0-alpha2) - en to uk translation catalogue (3 entries)

en: Configuration
uk: Конфігурація

en: Other
uk: Інше

en: Force password change on next login
uk: Вимагати змінити пароль під час наступного входу
