PasswordResetTabs (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
target: Du har forsøkt å bruke en engangspåloggingslenke som er utløpt. Bruk skjemaet under for å få en ny.

en: The one-time login link you clicked is invalid.
target: Innloggingslenka du oppga er ikke gyldig.

en: You have just used your one-time login link. It is no longer necessary to use this link to log in. Please change your password.
target: Du har nettopp brukt din engangspåloggingslenke. Det er ikke lenger nødvendig å bruke denne lenka til å logge deg på nettstedet. Skift passordet ditt.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
target: Du har forsøkt å bruke en engangspåloggingslenke som enten er blitt brukt tidligere eller som ikke lenger er gyldig. Bruk skjemaet under for å få en ny.
