PasswordResetTabs (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
target: 您試圖使用一個過期的一次性登入連結。請使用下方的表單申請一個新的。

en: The one-time login link you clicked is invalid.
target: 您按下的一次性登入連結無效。

en: You have just used your one-time login link. It is no longer necessary to use this link to log in. Please change your password.
target: 您剛才使用了您的一次性登入連結。現在已經不再需要使用這個連結了。請變更您的密碼。

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
target: 您試圖使用一個已使用過或不再有效的一次性登錄連結。 請用下列的表單重新申請一個。
