PasswordResetTabs (8.x-1.2) - en to kk translation catalogue (2 entries)

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
kk: Сіз уақыты бітіп қалған бір рет кіретін сілтемемен өтпекші болдыңыз. Жаңа сілтемені алу үшін төмендегі өрісті қолданыңыз.

en: You have just used your one-time login link. It is no longer necessary to use this link to log in. Please change your password.
kk: Сіз қазір ғана жүйеге бір рет кіретін батырманы қолданыңыз. Келесі рет оны қолдану керек емес. Құпиясөзіңізді өзгертуді ұмытпаңыз.
