Passwordless (8.x-1.1) - en to et translation catalogue (9 entries)

en: Email address
et: E-posti aadress

en: Settings
et: Seaded

en: Log in
et: Sisene

en: Default language
et: Vaikimisi keel

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
et: Kasutaja %name kasutas ühekordset sisse logimise linki %timestamp.

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
et: Üritasid kasutada ühekordse sisselogimise linki, mis on kehtetu. Palun telli uus link kasutades allolevat vormi.

en: The one-time login link you clicked is invalid.
et: Sinu poolt kasutatud ühekordne sisselogimisviide ei ole korrektne.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
et: Sa proovisid kasutada ühekordseks sisselogimiseks mõeldud viidet, mida on juba kasutatud või mis ei ole enam aktiivne. Palun küsi uus viide, kasutades allolevat vormi.

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href=":logout">log out</a> and try using the link again.
et: Teine kasutaja (%other_user) on selles arvutis juba sisse logitud ning kasutaja %resetting_user ühekordset sisselogimise linki ei saa kasutada. Palun <a href=":logout">logi välja</a> ning proovi seda linki uuesti kasutada.
