Patchstack (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Description
target: 描述

en: Active
target: 有效

en: 1 minute | @count minutes
target[0]: 1 分钟
target[1]: @count 分钟

en: 1 hour | @count hours
target[0]: 1 小时
target[1]: @count 小时

en: 1 day | @count days
target[0]: 1 天
target[1]: @count 天

en: Never
target: 永不

en: Inactive
target: 无效

en: Security
target: 安全

en: Task
target: 人物

en: Pending
target: 待处理

en: @time ago
target: @time 之前

en: Missing
target: 缺失

en: Installed
target: 已安装

en: @count seconds
target: @count 秒

en: Not configured
target: 未配置

en: Automated Cron
target: 自动 Cron
