Patchstack (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (18 entries)

en: Description
target: 描述

en: Active
target: 啟用

en: 1 minute | @count minutes
target[0]: 1 分鐘
target[1]: @count 分鐘

en: 1 hour | @count hours
target[0]: 1 小時
target[1]: @count 小時

en: 1 day | @count days
target[0]: 1 天
target[1]: @count 天

en: Never
target: 永不

en: Inactive
target: 無效

en: Security
target: 安全性

en: Task
target: 專案工作任務

en: Pending
target: 處理中

en: @time ago
target: @time 前

en: Missing
target: 遺失

en: Installed
target: 已安裝

en: @count seconds
target: @count 秒

en: Not configured
target: 未配置

en: Connected
target: 已連接

en: Not connected
target: 尚未連結

en: Automated Cron
target: 自動化排程
