PCI SRI (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Status
target: 状态

en: Disabled
target: 禁用

en: Enabled
target: 启用

en: Label
target: 标签

en: anonymous
target: 匿名

en: Machine name
target: 机读名称
