PCI SRI (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Status
target: 狀態

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Label
target: 標籤

en: anonymous
target: 匿名使用者

en: Machine name
target: 機器可讀名稱
