PCI SRI (1.1.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Label
target: برچسب

en: ID
target: شناسه

en: Machine name
target: نام ماشینی
