Per User Block (8.x-1.0) - en to fi translation catalogue (6 entries)

en: Core
fi: Ydin

en: Allow individual users to customize the visibility of this block in their account settings.
fi: Kayttäjät voivat valita käyttäjätilinsä asetuksissa, näkevätkö he tämän lohkon.

en: Customizable per user
fi: Valittavissa käyttäjäkohtaisesti

en: Not customizable
fi: Ei mukautettavissa

en: Customizable, visible by default
fi: Valittavissa, oletusarvoisesti näytetään

en: Customizable, hidden by default
fi: Valittavissa, oletusarvoisesti piilotetaan
