Persistent Visitor Parameters (1.0.0) - en to de translation catalogue (8 entries)

en: Settings
de: Einstellungen

en: User
de: Benutzer

en: User ID
de: Benutzer-ID

en: Never
de: Nie

en: Custom
de: Benutzerdefiniert

en: The user.
de: Der Benutzer.

en: The user id.
de: Die Benutzer-ID

en: Cookie expiration
de: Ablauf des Cookies
